Scale KB199562:

1 Mb hub.myoDav1 8,500,000 9,000,000 9,500,000 10,000,000 10,500,000 11,000,000 11,500,000 12,000,000 Human exons mapped by CESAR CCDC85A EFEMP1

PNPT1

SMEK2 CCDC104

CCDC88A

MTIF2

RPS27A

CLHC1

EML6 SPTBN1

C2orf73

ACYP2

PSME4

GPR75

ERLEC1

CHAC2

ASB3