Scale chr12:

Enhancers

TSS peaks

5 kb mm9 57,800,000 57,805,000 57,810,000 57,815,000 Enhancers (mm9)

FANTOM5 DPI peak, robust set

Total counts of CAGE reads

Max counts of CAGE reads

TSS activity per sample(TPM)

Total counts

100 _

0 _

Max counts

100 _

0 _ Cd326+EnterocytePl1+ Cd326+EnterocytePl1- MouseCardiacMyocytesD1+ MouseCardiacMyocytesD1- ThymusNeonateN30+ ThymusNeonateN30-