Scale chr12:

DNase-seq Peaks

Olig2 Peaks

5 kb mm9 57,800,000 57,805,000 57,810,000 57,815,000 Histone modifications ChIP-seq on NS5 cells

DNase-seq on NS5 cells

Distal cluster 1 Distal cluster 2 Distal cluster 3 Distal cluster 4 Distal cluster 5 Distal cluster 6 Proximal cluster 1 Proximal cluster 2 Proximal cluster 3 Proximal cluster 4 Proximal cluster 5 TF ChIP-seq on NS5 cells

Olig2 Signal

H3K27ac Signal H3K27me3 Signal H3K4me1 Signal H3K4me3 Signal

DNase-seq Signal

Olig2 Signal